1. Dossier SNIV, transposé du dossier VINS

Il y a 9 lignes dans le fichier dont 8 lignes de données et 19 colonnes dont 18 variables statistiques.

              1 2 3 4 5 6 7 8 9
VIN CHMP MOS1 MOS2 ALSA GIRO BOJO BORG RHON ANJO
BELGIQUE 7069 2436 3066 2422 22986 17465 3784 7950 2587
NEDERLAND 3786 586 290 1999 22183 19840 2339 10537 600
RFA 12578 2006 10439 17183 21023 72977 4828 7552 2101
ITALIE 8037 30 1413 57 56 2364 98 24 0
UK 13556 1217 7214 1127 30025 39919 7885 8172 7582
SUISSE 9664 471 112 600 6544 17327 3191 11691 143
USA 10386 997 3788 408 13114 17487 11791 1369 872
CANADA 206 51 330 241 3447 2346 1188 1798 131

                      10 11 12 13 14 15 16 17 18
       VIN AOCX VDQS XXXX PROV MUSC RHOF AOCF XXXF XXFF
       BELGIQUE 17200 1976 38747 1375 2016 785 160 24 2415
       NEDERLAND 22806 1029 19151 1150 2908 1648 246 1533 74
       RFA 15979 1346 191140 2514 1529 1009 135 160 208
       ITALIE 50 0 7992 0 0 6 8 0 8
       UK 20004 2258 101108 284 12891 775 1177 480 1705
       SUISSE 1279 212 1029 401 18 643 26 0 12
       USA 4016 1017 26192 9 716 542 7 0 36
       CANADA 944 487 38503 236 653 35 0 0 47

2. Analyse Univariée

2.1 Par ordre d’entrée

Nom Num Taille Moyenne Ecart-type Coef. de variation Minimum Maximum

   1 CHMP 8 81.603 41.752 54.7 2.060 135.560
   2 MOS1 8 9.742 8.222 90.2 0.300 24.360
   3 MOS2 8 33.315 35.031 112.4 1.120 104.390
   4 ALSA 8 30.046 54.170 192.7 0.570 171.830
   5 GIRO 8 149.222 100.574 72.1 0.560 300.250
   6 BOJO 8 237.156 216.087 97.4 23.460 729.770
   7 BORG 8 43.880 35.684 86.9 0.980 117.910
   8 RHON 8 61.366 41.618 72.5 0.240 116.910
   9 ANJO 8 17.520 23.769 145.0 0.000 75.820
  10 AOCX 8 102.847 89.714 93.3 0.500 228.060
  11 VDQS 8 10.406 7.522 77.3 0.000 22.580
  12 XXXX 8 529.827 595.834 120.2 10.290 1911.400
  13 PROV 8 7.461 8.198 117.5 0.000 25.140
  14 MUSC 8 25.914 40.040 165.2 0.000 128.910
  15 RHOF 8 6.804 4.945 77.7 0.060 16.480
  16 AOCF 8 2.199 3.714 180.6 0.000 11.770
  17 XXXF 8 2.746 5.004 194.8 0.000 15.330
  18 XXFF 8 5.631 8.842 167.9 0.080 24.150

2.2 Par min décroissant

Nom Num Taille Moyenne Ecart-type Coef. de variation Minimum Maximum
   6 BOJO 8 237.156 216.087 97.4 23.460 729.770
  12 XXXX 8 529.827 595.834 120.2 10.290 1911.400
   1 CHMP 8 81.603 41.752 54.7 2.060 135.560
   3 MOS2 8 33.315 35.031 112.4 1.120 104.390
   7 BORG 8 43.880 35.684 86.9 0.980 117.910
   4 ALSA 8 30.046 54.170 192.7 0.570 171.830
   5 GIRO 8 149.222 100.574 72.1 0.560 300.250
  10 AOCX 8 102.847 89.714 93.3 0.500 228.060
   2 MOS1 8 9.742 8.222 90.2 0.300 24.360
   8 RHON 8 61.366 41.618 72.5 0.240 116.910
  18 XXFF 8 5.631 8.842 167.9 0.080 24.150
  15 RHOF 8 6.804 4.945 77.7 0.060 16.480
  14 MUSC 8 25.914 40.040 165.2 0.000 128.910
   9 ANJO 8 17.520 23.769 145.0 0.000 75.820
  13 PROV 8 7.461 8.198 117.5 0.000 25.140
  11 VDQS 8 10.406 7.522 77.3 0.000 22.580
  17 XXXF 8 2.746 5.004 194.8 0.000 15.330
  16 AOCF 8 2.199 3.714 180.6 0.000 11.770

2.3 Par max croissant

Nom Num Taille Moyenne Ecart-type Coef. de variation Minimum Maximum
  16 AOCF 8 2.199 3.714 180.6 0.000 11.770
  17 XXXF 8 2.746 5.004 194.8 0.000 15.330
  15 RHOF 8 6.804 4.945 77.7 0.060 16.480
  11 VDQS 8 10.406 7.522 77.3 0.000 22.580
  18 XXFF 8 5.631 8.842 167.9 0.080 24.150
   2 MOS1 8 9.742 8.222 90.2 0.300 24.360
  13 PROV 8 7.461 8.198 117.5 0.000 25.140
   9 ANJO 8 17.520 23.769 145.0 0.000 75.820
   3 MOS2 8 33.315 35.031 112.4 1.120 104.390
   8 RHON 8 61.366 41.618 72.5 0.240 116.910
   7 BORG 8 43.880 35.684 86.9 0.980 117.910
  14 MUSC 8 25.914 40.040 165.2 0.000 128.910
   1 CHMP 8 81.603 41.752 54.7 2.060 135.560
   4 ALSA 8 30.046 54.170 192.7 0.570 171.830
  10 AOCX 8 102.847 89.714 93.3 0.500 228.060
   5 GIRO 8 149.222 100.574 72.1 0.560 300.250
   6 BOJO 8 237.156 216.087 97.4 23.460 729.770
  12 XXXX 8 529.827 595.834 120.2 10.290 1911.400

2.4 Par min croissant

Nom Num Taille Moyenne Ecart-type Coef. de variation Minimum Maximum
  16 AOCF 8 2.199 3.714 180.6 0.000 11.770
  17 XXXF 8 2.746 5.004 194.8 0.000 15.330
  11 VDQS 8 10.406 7.522 77.3 0.000 22.580
  13 PROV 8 7.461 8.198 117.5 0.000 25.140
   9 ANJO 8 17.520 23.769 145.0 0.000 75.820
  14 MUSC 8 25.914 40.040 165.2 0.000 128.910
  15 RHOF 8 6.804 4.945 77.7 0.060 16.480
  18 XXFF 8 5.631 8.842 167.9 0.080 24.150
   8 RHON 8 61.366 41.618 72.5 0.240 116.910
   2 MOS1 8 9.742 8.222 90.2 0.300 24.360
  10 AOCX 8 102.847 89.714 93.3 0.500 228.060
   5 GIRO 8 149.222 100.574 72.1 0.560 300.250
   4 ALSA 8 30.046 54.170 192.7 0.570 171.830
   7 BORG 8 43.880 35.684 86.9 0.980 117.910
   3 MOS2 8 33.315 35.031 112.4 1.120 104.390
   1 CHMP 8 81.603 41.752 54.7 2.060 135.560
  12 XXXX 8 529.827 595.834 120.2 10.290 1911.400
   6 BOJO 8 237.156 216.087 97.4 23.460 729.770

2.5 Par cdv décroissant

Nom Num Taille Moyenne Ecart-type Coef. de variation Minimum Maximum
  17 XXXF 8 2.746 5.004 194.8 0.000 15.330
   4 ALSA 8 30.046 54.170 192.7 0.570 171.830
  16 AOCF 8 2.199 3.714 180.6 0.000 11.770
  18 XXFF 8 5.631 8.842 167.9 0.080 24.150
  14 MUSC 8 25.914 40.040 165.2 0.000 128.910
   9 ANJO 8 17.520 23.769 145.0 0.000 75.820
  12 XXXX 8 529.827 595.834 120.2 10.290 1911.400
  13 PROV 8 7.461 8.198 117.5 0.000 25.140
   3 MOS2 8 33.315 35.031 112.4 1.120 104.390
   6 BOJO 8 237.156 216.087 97.4 23.460 729.770
  10 AOCX 8 102.847 89.714 93.3 0.500 228.060
   2 MOS1 8 9.742 8.222 90.2 0.300 24.360
   7 BORG 8 43.880 35.684 86.9 0.980 117.910
  15 RHOF 8 6.804 4.945 77.7 0.060 16.480
  11 VDQS 8 10.406 7.522 77.3 0.000 22.580
   8 RHON 8 61.366 41.618 72.5 0.240 116.910
   5 GIRO 8 149.222 100.574 72.1 0.560 300.250
   1 CHMP 8 81.603 41.752 54.7 2.060 135.560

2.6 Par ordre alphabétique de catégorie de vins

Nom Num Taille Moyenne Ecart-type Coef. de variation Minimum Maximum
   4 ALSA 8 30.046 54.170 192.7 0.570 171.830
   9 ANJO 8 17.520 23.769 145.0 0.000 75.820
  16 AOCF 8 2.199 3.714 180.6 0.000 11.770
  10 AOCX 8 102.847 89.714 93.3 0.500 228.060
   6 BOJO 8 237.156 216.087 97.4 23.460 729.770
   7 BORG 8 43.880 35.684 86.9 0.980 117.910
   1 CHMP 8 81.603 41.752 54.7 2.060 135.560
   5 GIRO 8 149.222 100.574 72.1 0.560 300.250
   2 MOS1 8 9.742 8.222 90.2 0.300 24.360
   3 MOS2 8 33.315 35.031 112.4 1.120 104.390
  14 MUSC 8 25.914 40.040 165.2 0.000 128.910
  13 PROV 8 7.461 8.198 117.5 0.000 25.140
  15 RHOF 8 6.804 4.945 77.7 0.060 16.480
   8 RHON 8 61.366 41.618 72.5 0.240 116.910
  11 VDQS 8 10.406 7.522 77.3 0.000 22.580
  18 XXFF 8 5.631 8.842 167.9 0.080 24.150
  17 XXXF 8 2.746 5.004 194.8 0.000 15.330
  12 XXXX 8 529.827 595.834 120.2 10.290 1911.400

2.7 Par moyenne décroissante

Nom Num Taille Moyenne Ecart-type Coef. de variation Minimum Maximum
  12 XXXX 8 529.827 595.834 120.2 10.290 1911.400
   6 BOJO 8 237.156 216.087 97.4 23.460 729.770
   5 GIRO 8 149.222 100.574 72.1 0.560 300.250
  10 AOCX 8 102.847 89.714 93.3 0.500 228.060
   1 CHMP 8 81.603 41.752 54.7 2.060 135.560
   8 RHON 8 61.366 41.618 72.5 0.240 116.910
   7 BORG 8 43.880 35.684 86.9 0.980 117.910
   3 MOS2 8 33.315 35.031 112.4 1.120 104.390
   4 ALSA 8 30.046 54.170 192.7 0.570 171.830
  14 MUSC 8 25.914 40.040 165.2 0.000 128.910
   9 ANJO 8 17.520 23.769 145.0 0.000 75.820
  11 VDQS 8 10.406 7.522 77.3 0.000 22.580
   2 MOS1 8 9.742 8.222 90.2 0.300 24.360
  13 PROV 8 7.461 8.198 117.5 0.000 25.140
  15 RHOF 8 6.804 4.945 77.7 0.060 16.480
  18 XXFF 8 5.631 8.842 167.9 0.080 24.150
  17 XXXF 8 2.746 5.004 194.8 0.000 15.330
  16 AOCF 8 2.199 3.714 180.6 0.000 11.770

3. Analyse Bivariée

3.1 Matrice des corrélations

       CHMP MOS1 MOS2 ALSA GIRO BOJO BORG RHON ANJO AOCX VDQS XXXX PROV MUSC RHOF AOCF XXXF XXFF
CHMP 1.000
MOS1 0.463 1.000
MOS2 0.737 0.663 1.000
ALSA 0.390 0.567 0.772 1.000
GIRO 0.430 0.722 0.592 0.336 1.000
BOJO 0.662 0.634 0.907 0.885 0.629 1.000
BORG 0.596 0.383 0.482 0.047 0.463 0.343 1.000
RHON 0.209 0.357 0.075 0.221 0.563 0.406 -0.035 1.000
ANJO 0.578 0.472 0.622 0.102 0.775 0.484 0.450 0.276 1.000
AOCX 0.211 0.613 0.446 0.360 0.934 0.555 0.175 0.597 0.604 1.000
VDQS 0.405 0.787 0.617 0.250 0.934 0.526 0.508 0.352 0.844 0.802 1.000
XXXX 0.511 0.582 0.934 0.882 0.527 0.930 0.241 0.149 0.499 0.459 0.520 1.000
PROV 0.177 0.706 0.571 0.887 0.500 0.760 -0.096 0.471 0.085 0.597 0.390 0.711 1.000
MUSC 0.432 0.225 0.444 -0.060 0.722 0.349 0.365 0.290 0.950 0.604 0.731 0.354 -0.064 1.000
RHOF 0.149 0.427 0.218 0.358 0.736 0.498 0.171 0.758 0.218 0.839 0.469 0.259 0.599 0.267 1.000
AOCF 0.463 0.222 0.446 -0.046 0.714 0.364 0.336 0.325 0.948 0.602 0.712 0.355 -0.051 0.997 0.274 1.000
XXXF -0.206 -0.085 -0.119 -0.009 0.486 0.111 -0.098 0.480 0.116 0.694 0.212 -0.029 0.212 0.327 0.800 0.326 1.000
XXFF 0.233 0.700 0.285 -0.052 0.649 0.137 0.179 0.276 0.702 0.544 0.818 0.169 0.184 0.557 0.147 0.552 -0.060 1.000

3.2 Coefficients de corrélation

Coefficients de corrélation par ordre alphabétique

 0.390 pour 4 et 1 soit ALSA CHMP
 0.567 pour 4 et 2 soit ALSA MOS1
 0.772 pour 4 et 3 soit ALSA MOS2
 0.102 pour 9 et 4 soit ANJO ALSA
 0.484 pour 9 et 6 soit ANJO BOJO
 0.450 pour 9 et 7 soit ANJO BORG
 0.578 pour 9 et 1 soit ANJO CHMP
 0.775 pour 9 et 5 soit ANJO GIRO
 0.472 pour 9 et 2 soit ANJO MOS1
 0.622 pour 9 et 3 soit ANJO MOS2
 0.276 pour 9 et 8 soit ANJO RHON
-0.046 pour 16 et 4 soit AOCF ALSA
 0.948 pour 16 et 9 soit AOCF ANJO
 0.602 pour 16 et 10 soit AOCF AOCX
 0.364 pour 16 et 6 soit AOCF BOJO
 0.336 pour 16 et 7 soit AOCF BORG
 0.463 pour 16 et 1 soit AOCF CHMP
 0.714 pour 16 et 5 soit AOCF GIRO
 0.222 pour 16 et 2 soit AOCF MOS1
 0.446 pour 16 et 3 soit AOCF MOS2
 0.997 pour 16 et 14 soit AOCF MUSC
-0.051 pour 16 et 13 soit AOCF PROV
 0.274 pour 16 et 15 soit AOCF RHOF
 0.325 pour 16 et 8 soit AOCF RHON
 0.712 pour 16 et 11 soit AOCF VDQS

10

 0.355 pour 16 et 12 soit AOCF XXXX
 0.360 pour 10 et 4 soit AOCX ALSA
 0.604 pour 10 et 9 soit AOCX ANJO
 0.555 pour 10 et 6 soit AOCX BOJO
 0.175 pour 10 et 7 soit AOCX BORG
 0.211 pour 10 et 1 soit AOCX CHMP
 0.934 pour 10 et 5 soit AOCX GIRO
 0.613 pour 10 et 2 soit AOCX MOS1
 0.446 pour 10 et 3 soit AOCX MOS2
 0.597 pour 10 et 8 soit AOCX RHON
 0.885 pour 6 et 4 soit BOJO ALSA
 0.662 pour 6 et 1 soit BOJO CHMP
 0.629 pour 6 et 5 soit BOJO GIRO
 0.634 pour 6 et 2 soit BOJO MOS1
 0.907 pour 6 et 3 soit BOJO MOS2
 0.047 pour 7 et 4 soit BORG ALSA
 0.343 pour 7 et 6 soit BORG BOJO
 0.596 pour 7 et 1 soit BORG CHMP
 0.463 pour 7 et 5 soit BORG GIRO
 0.383 pour 7 et 2 soit BORG MOS1
 0.482 pour 7 et 3 soit BORG MOS2
 0.336 pour 5 et 4 soit GIRO ALSA
 0.430 pour 5 et 1 soit GIRO CHMP
 0.722 pour 5 et 2 soit GIRO MOS1
 0.592 pour 5 et 3 soit GIRO MOS2
 0.463 pour 2 et 1 soit MOS1 CHMP
 0.737 pour 3 et 1 soit MOS2 CHMP
 0.663 pour 3 et 2 soit MOS2 MOS1
-0.060 pour 14 et 4 soit MUSC ALSA
 0.950 pour 14 et 9 soit MUSC ANJO

11

 0.604 pour 14 et 10 soit MUSC AOCX
 0.349 pour 14 et 6 soit MUSC BOJO
 0.365 pour 14 et 7 soit MUSC BORG
 0.432 pour 14 et 1 soit MUSC CHMP
 0.722 pour 14 et 5 soit MUSC GIRO
 0.225 pour 14 et 2 soit MUSC MOS1
 0.444 pour 14 et 3 soit MUSC MOS2
-0.064 pour 14 et 13 soit MUSC PROV
 0.290 pour 14 et 8 soit MUSC RHON
 0.731 pour 14 et 11 soit MUSC VDQS
 0.354 pour 14 et 12 soit MUSC XXXX
 0.887 pour 13 et 4 soit PROV ALSA
 0.085 pour 13 et 9 soit PROV ANJO
 0.597 pour 13 et 10 soit PROV AOCX
 0.760 pour 13 et 6 soit PROV BOJO
-0.096 pour 13 et 7 soit PROV BORG
 0.177 pour 13 et 1 soit PROV CHMP
 0.500 pour 13 et 5 soit PROV GIRO
 0.706 pour 13 et 2 soit PROV MOS1
 0.571 pour 13 et 3 soit PROV MOS2
 0.471 pour 13 et 8 soit PROV RHON
 0.390 pour 13 et 11 soit PROV VDQS
 0.711 pour 13 et 12 soit PROV XXXX
 0.358 pour 15 et 4 soit RHOF ALSA
 0.218 pour 15 et 9 soit RHOF ANJO
 0.839 pour 15 et 10 soit RHOF AOCX
 0.498 pour 15 et 6 soit RHOF BOJO
 0.171 pour 15 et 7 soit RHOF BORG
 0.149 pour 15 et 1 soit RHOF CHMP
 0.736 pour 15 et 5 soit RHOF GIRO

12

 0.427 pour 15 et 2 soit RHOF MOS1
 0.218 pour 15 et 3 soit RHOF MOS2
 0.267 pour 15 et 14 soit RHOF MUSC
 0.599 pour 15 et 13 soit RHOF PROV
 0.758 pour 15 et 8 soit RHOF RHON
 0.469 pour 15 et 11 soit RHOF VDQS
 0.259 pour 15 et 12 soit RHOF XXXX
 0.221 pour 8 et 4 soit RHON ALSA
 0.406 pour 8 et 6 soit RHON BOJO
-0.035 pour 8 et 7 soit RHON BORG
 0.209 pour 8 et 1 soit RHON CHMP
 0.563 pour 8 et 5 soit RHON GIRO
 0.357 pour 8 et 2 soit RHON MOS1
 0.075 pour 8 et 3 soit RHON MOS2
 0.250 pour 11 et 4 soit VDQS ALSA
 0.844 pour 11 et 9 soit VDQS ANJO
 0.802 pour 11 et 10 soit VDQS AOCX
 0.526 pour 11 et 6 soit VDQS BOJO
 0.508 pour 11 et 7 soit VDQS BORG
 0.405 pour 11 et 1 soit VDQS CHMP
 0.934 pour 11 et 5 soit VDQS GIRO
 0.787 pour 11 et 2 soit VDQS MOS1
 0.617 pour 11 et 3 soit VDQS MOS2
 0.352 pour 11 et 8 soit VDQS RHON
-0.052 pour 18 et 4 soit XXFF ALSA
 0.702 pour 18 et 9 soit XXFF ANJO
 0.552 pour 18 et 16 soit XXFF AOCF
 0.544 pour 18 et 10 soit XXFF AOCX
 0.137 pour 18 et 6 soit XXFF BOJO
 0.179 pour 18 et 7 soit XXFF BORG

13

 0.233 pour 18 et 1 soit XXFF CHMP
 0.649 pour 18 et 5 soit XXFF GIRO
 0.700 pour 18 et 2 soit XXFF MOS1
 0.285 pour 18 et 3 soit XXFF MOS2
 0.557 pour 18 et 14 soit XXFF MUSC
 0.184 pour 18 et 13 soit XXFF PROV
 0.147 pour 18 et 15 soit XXFF RHOF
 0.276 pour 18 et 8 soit XXFF RHON
 0.818 pour 18 et 11 soit XXFF VDQS
-0.060 pour 18 et 17 soit XXFF XXXF
 0.169 pour 18 et 12 soit XXFF XXXX
-0.009 pour 17 et 4 soit XXXF ALSA
 0.116 pour 17 et 9 soit XXXF ANJO
 0.326 pour 17 et 16 soit XXXF AOCF
 0.694 pour 17 et 10 soit XXXF AOCX
 0.111 pour 17 et 6 soit XXXF BOJO
-0.098 pour 17 et 7 soit XXXF BORG
-0.206 pour 17 et 1 soit XXXF CHMP
 0.486 pour 17 et 5 soit XXXF GIRO
-0.085 pour 17 et 2 soit XXXF MOS1
-0.119 pour 17 et 3 soit XXXF MOS2
 0.327 pour 17 et 14 soit XXXF MUSC
 0.212 pour 17 et 13 soit XXXF PROV
 0.800 pour 17 et 15 soit XXXF RHOF
 0.480 pour 17 et 8 soit XXXF RHON
 0.212 pour 17 et 11 soit XXXF VDQS
-0.029 pour 17 et 12 soit XXXF XXXX
 0.882 pour 12 et 4 soit XXXX ALSA
 0.499 pour 12 et 9 soit XXXX ANJO
 0.459 pour 12 et 10 soit XXXX AOCX

14

0.930 pour 12 et 6 soit XXXX BOJO
0.241 pour 12 et 7 soit XXXX BORG
0.511 pour 12 et 1 soit XXXX CHMP
0.527 pour 12 et 5 soit XXXX GIRO
0.582 pour 12 et 2 soit XXXX MOS1
0.934 pour 12 et 3 soit XXXX MOS2
0.149 pour 12 et 8 soit XXXX RHON
0.520 pour 12 et 11 soit XXXX VDQS

Coefficients de corrélation par ordre décroissant

0.997 pour 16 et 14 soit AOCF MUSC
0.950 pour 14 et 9 soit MUSC ANJO
0.948 pour 16 et 9 soit AOCF ANJO
0.934 pour 10 et 5 soit AOCX GIRO
0.934 pour 11 et 5 soit VDQS GIRO
0.934 pour 12 et 3 soit XXXX MOS2
0.930 pour 12 et 6 soit XXXX BOJO
0.907 pour 6 et 3 soit BOJO MOS2
0.887 pour 13 et 4 soit PROV ALSA
0.885 pour 6 et 4 soit BOJO ALSA
0.882 pour 12 et 4 soit XXXX ALSA
0.844 pour 11 et 9 soit VDQS ANJO
0.839 pour 15 et 10 soit RHOF AOCX
0.818 pour 18 et 11 soit XXFF VDQS
0.802 pour 11 et 10 soit VDQS AOCX
0.800 pour 17 et 15 soit XXXF RHOF
0.787 pour 11 et 2 soit VDQS MOS1
0.775 pour 9 et 5 soit ANJO GIRO

15

0.772 pour 4 et 3 soit ALSA MOS2
0.760 pour 13 et 6 soit PROV BOJO
0.758 pour 15 et 8 soit RHOF RHON
0.737 pour 3 et 1 soit MOS2 CHMP
0.736 pour 15 et 5 soit RHOF GIRO
0.731 pour 14 et 11 soit MUSC VDQS
0.722 pour 14 et 5 soit MUSC GIRO
0.722 pour 5 et 2 soit GIRO MOS1
0.714 pour 16 et 5 soit AOCF GIRO
0.712 pour 16 et 11 soit AOCF VDQS
0.711 pour 13 et 12 soit PROV XXXX
0.706 pour 13 et 2 soit PROV MOS1
0.702 pour 18 et 9 soit XXFF ANJO
0.700 pour 18 et 2 soit XXFF MOS1
0.694 pour 17 et 10 soit XXXF AOCX
0.663 pour 3 et 2 soit MOS2 MOS1
0.662 pour 6 et 1 soit BOJO CHMP
0.649 pour 18 et 5 soit XXFF GIRO
0.634 pour 6 et 2 soit BOJO MOS1
0.629 pour 6 et 5 soit BOJO GIRO
0.622 pour 9 et 3 soit ANJO MOS2
0.617 pour 11 et 3 soit VDQS MOS2
0.613 pour 10 et 2 soit AOCX MOS1
0.604 pour 10 et 9 soit AOCX ANJO
0.604 pour 14 et 10 soit MUSC AOCX
0.602 pour 16 et 10 soit AOCF AOCX
0.599 pour 15 et 13 soit RHOF PROV
0.597 pour 10 et 8 soit AOCX RHON
0.597 pour 13 et 10 soit PROV AOCX
0.596 pour 7 et 1 soit BORG CHMP

16

0.592 pour 5 et 3 soit GIRO MOS2
0.582 pour 12 et 2 soit XXXX MOS1
0.578 pour 9 et 1 soit ANJO CHMP
0.571 pour 13 et 3 soit PROV MOS2
0.567 pour 4 et 2 soit ALSA MOS1
0.563 pour 8 et 5 soit RHON GIRO
0.557 pour 18 et 14 soit XXFF MUSC
0.555 pour 10 et 6 soit AOCX BOJO
0.552 pour 18 et 16 soit XXFF AOCF
0.544 pour 18 et 10 soit XXFF AOCX
0.527 pour 12 et 5 soit XXXX GIRO
0.526 pour 11 et 6 soit VDQS BOJO
0.520 pour 12 et 11 soit XXXX VDQS
0.511 pour 12 et 1 soit XXXX CHMP
0.508 pour 11 et 7 soit VDQS BORG
0.500 pour 13 et 5 soit PROV GIRO
0.499 pour 12 et 9 soit XXXX ANJO
0.498 pour 15 et 6 soit RHOF BOJO
0.486 pour 17 et 5 soit XXXF GIRO
0.484 pour 9 et 6 soit ANJO BOJO
0.482 pour 7 et 3 soit BORG MOS2
0.480 pour 17 et 8 soit XXXF RHON
0.472 pour 9 et 2 soit ANJO MOS1
0.471 pour 13 et 8 soit PROV RHON
0.469 pour 15 et 11 soit RHOF VDQS
0.463 pour 7 et 5 soit BORG GIRO
0.463 pour 16 et 1 soit AOCF CHMP
0.463 pour 2 et 1 soit MOS1 CHMP
0.459 pour 12 et 10 soit XXXX AOCX
0.450 pour 9 et 7 soit ANJO BORG

17

0.446 pour 10 et 3 soit AOCX MOS2
0.446 pour 16 et 3 soit AOCF MOS2
0.444 pour 14 et 3 soit MUSC MOS2
0.432 pour 14 et 1 soit MUSC CHMP
0.430 pour 5 et 1 soit GIRO CHMP
0.427 pour 15 et 2 soit RHOF MOS1
0.406 pour 8 et 6 soit RHON BOJO
0.405 pour 11 et 1 soit VDQS CHMP
0.390 pour 4 et 1 soit ALSA CHMP
0.390 pour 13 et 11 soit PROV VDQS
0.383 pour 7 et 2 soit BORG MOS1
0.365 pour 14 et 7 soit MUSC BORG
0.364 pour 16 et 6 soit AOCF BOJO
0.360 pour 10 et 4 soit AOCX ALSA
0.358 pour 15 et 4 soit RHOF ALSA
0.357 pour 8 et 2 soit RHON MOS1
0.355 pour 16 et 12 soit AOCF XXXX
0.354 pour 14 et 12 soit MUSC XXXX
0.352 pour 11 et 8 soit VDQS RHON
0.349 pour 14 et 6 soit MUSC BOJO
0.343 pour 7 et 6 soit BORG BOJO
0.336 pour 5 et 4 soit GIRO ALSA
0.336 pour 16 et 7 soit AOCF BORG
0.327 pour 17 et 14 soit XXXF MUSC
0.326 pour 17 et 16 soit XXXF AOCF
0.325 pour 16 et 8 soit AOCF RHON
0.290 pour 14 et 8 soit MUSC RHON
0.285 pour 18 et 3 soit XXFF MOS2
0.276 pour 18 et 8 soit XXFF RHON
0.276 pour 9 et 8 soit ANJO RHON

18

 0.274 pour 16 et 15 soit AOCF RHOF
 0.267 pour 15 et 14 soit RHOF MUSC
 0.259 pour 15 et 12 soit RHOF XXXX
 0.250 pour 11 et 4 soit VDQS ALSA
 0.241 pour 12 et 7 soit XXXX BORG
 0.233 pour 18 et 1 soit XXFF CHMP
 0.225 pour 14 et 2 soit MUSC MOS1
 0.222 pour 16 et 2 soit AOCF MOS1
 0.221 pour 8 et 4 soit RHON ALSA
 0.218 pour 15 et 3 soit RHOF MOS2
 0.218 pour 15 et 9 soit RHOF ANJO
 0.212 pour 17 et 13 soit XXXF PROV
 0.212 pour 17 et 11 soit XXXF VDQS
 0.211 pour 10 et 1 soit AOCX CHMP
 0.209 pour 8 et 1 soit RHON CHMP
-0.206 pour 17 et 1 soit XXXF CHMP
 0.184 pour 18 et 13 soit XXFF PROV
 0.179 pour 18 et 7 soit XXFF BORG
 0.177 pour 13 et 1 soit PROV CHMP
 0.175 pour 10 et 7 soit AOCX BORG
 0.171 pour 15 et 7 soit RHOF BORG
 0.169 pour 18 et 12 soit XXFF XXXX
 0.149 pour 12 et 8 soit XXXX RHON
 0.149 pour 15 et 1 soit RHOF CHMP
 0.147 pour 18 et 15 soit XXFF RHOF
 0.137 pour 18 et 6 soit XXFF BOJO
-0.119 pour 17 et 3 soit XXXF MOS2
 0.116 pour 17 et 9 soit XXXF ANJO
 0.111 pour 17 et 6 soit XXXF BOJO
 0.102 pour 9 et 4 soit ANJO ALSA

19

-0.098 pour 17 et 7 soit XXXF BORG
-0.096 pour 13 et 7 soit PROV BORG
 0.085 pour 13 et 9 soit PROV ANJO
-0.085 pour 17 et 2 soit XXXF MOS1
 0.075 pour 8 et 3 soit RHON MOS2
-0.064 pour 14 et 13 soit MUSC PROV
-0.060 pour 14 et 4 soit MUSC ALSA
-0.060 pour 18 et 17 soit XXFF XXXF
-0.052 pour 18 et 4 soit XXFF ALSA
-0.051 pour 16 et 13 soit AOCF PROV
 0.047 pour 7 et 4 soit BORG ALSA
-0.046 pour 16 et 4 soit AOCF ALSA
-0.035 pour 8 et 7 soit RHON BORG
-0.029 pour 17 et 12 soit XXXF XXXX
-0.009 pour 17 et 4 soit XXXF ALSA

3.3 Relations linéaires

Meilleure corrélation 0.9971979 pour AOCF et MUSC Formule MUSC = 10.750 * AOCF + 2.278