CORRECTION DES

Controles continus

(Gilles Hunault)

Controle continu du TP 3 : qu’affichent les instructions R qui suivent ?

f <- function(x) { x - 1 }
g <- function(x) { x * x }
f(g(3))
f(1:3)
sum(f(1:3))

Réponse :

> f <- function(x) { x - 1 }
> g <- function(x) { x * x }
> f(g(3))
8
> f(1:3)
0 1 2
> sum(f(1:3))
3

Explications

f <- function(x) { x - 1 } est la définition de la fonction f.

R ne répond rien. Idem pour la définition de g.

f(g(3)) est le calcul de f ∘ g appliqué à x = 3.

Comme f ∘ g(x) = x^2 − 1 R renvoie 8.

f(1:3) est le calcul vectoriel ( f(1), f(2), f(3) ).

R renvoie donc 0 1 2.

sum(f(1:3)) consiste à faire la somme du vecteur précédent.

R renvoie donc 3.

Controle continu du TP 7

Donner le texte d’un programme Rstat nommé affVect qui à partir d’un paramètre nommé va renvoie le nombre de valeurs positives de va et le nombre de valeurs négatives.

On utilisera une boucle pour.

Exemples d’utilisation :

affVect( c(1,2,-1) ) # rstat renvoie 2 1
rdc <- affVect( c(1,5,-1,3) )
rdc # rstat renvoie 3 1

Pour les plus fort(e)s donner le même texte en une seule instruction.

programme affVect

affVect <- function(va) {

     nbPos <- 0
     nbNeg <- 0

     for (ind in (1:length(va))) {
       if (va[ind]>0) {
           nbPos <- nbPos + 1
       } else {
           nbNeg <- nbNeg + 1
       } ; # fin si
     } ; # fin pour

     return( c(nbPos,nbNeg) )

} ; # fin de fonction affVect

programme affVect en une seule instruction

affVect <- function(va) {
   c( sum(va>0), sum(va<=0) )
} ; # fin de fonction affVect

une autre solution si on ne sait pas que sum fonctionne avec les valeurs logiques

affVect <- function(va) {
   c( length(va[va>0]), length(va[va<=0]) )
} ; # fin de fonction affVect

programme Excel

On dispose d’une feuille Excel qui contient en B1 une valeur numérique que nous désignerons par n (par exemple 8). On voudrait afficher en A5, A6 etc. les valeurs 0, 1, 2... n et en B5, B6 etc. les valeurs de la suite u(0), u(1) ... pour la suite définie par

u(k)=1 si k = 0 et u(k) = 2 ∗ u(k − 1) + 3 si k > 0.

Donner le texte d’un programme Excel nommé valSeq qu’on exécute par une touche-macro ou un bouton qui remplit les cases demandées.

programme Excel

Sub maSuite()

’ on lit la valeur de fin en B1 soit L1C2
nfin = Worksheets(1).Cells(1, 2).Value

’ on met les indices k en A5,A6... soit k+5,1
’ on met les valeurs k en B5,B6... soit k+5,2

For indk = 0 To nfin
    If indk = 0 Then
       uk = 1
    Else:
       uk = 2 * uk + 3
    End If
    Worksheets(1).Cells(5 + indk, 1) = indk
    Worksheets(1).Cells(5 + indk, 2) = uk
Next indk

End Sub